-- 
-- SHJ-6 デバイス管理マスタテーブル
-- デバイス情報を管理するマスタテーブル
-- 

CREATE TABLE `device` (
  `device_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'デバイスID(PK)',
  `created_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '登録日時',
  `updated_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新日時',
  `park_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '駐輪場ID',
  `device_type` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'デバイス種別',
  `device_subject` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'デバイス名',
  `device_identifier` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '識別子(IP/FQDN)',
  `device_work` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '稼働(状態)',
  `device_workstart` date DEFAULT NULL COMMENT '稼働開始日',
  `device_replace` date DEFAULT NULL COMMENT 'リプレース予定日',
  `device_remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '備考',
  `operator_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '更新オペレータID',
  PRIMARY KEY (`device_id`),
  KEY `idx_park_id` (`park_id`),
  KEY `idx_device_type` (`device_type`),
  KEY `idx_workstart` (`device_workstart`),
  KEY `idx_replace` (`device_replace`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci COMMENT='デバイス管理マスタテーブル';
